\begin{table*}[htp]
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{lrrrrrrrrrr}
\toprule
Model/adapter & NarrativeQA - Observed inference time (s) & NaturalQuestions (open-book) - Observed inference time (s) & NaturalQuestions (closed-book) - Observed inference time (s) & OpenbookQA - Observed inference time (s) & MMLU - Observed inference time (s) & MATH - Observed inference time (s) & GSM8K - Observed inference time (s) & LegalBench - Observed inference time (s) & MedQA - Observed inference time (s) & WMT 2014 - Observed inference time (s) \\
\midrule
Gemini 1.0 Pro & 1.0994655248281118 & 1.6982331275939941 & 0.9683521699905395 & 0.9975759983062744 & 0.42735793356639584 & 1.9396645409085973 & 2.0832615900039673 & 1.4154338312149046 & 1.080443948507309 & 1.352002989689509 \\
\bottomrule
\end{tabular}}
\caption{Results for efficiency (core_scenarios)}
\label{fig:efficiency (core_scenarios)}
\end{table*}