\begin{table*}[htp]
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{l}
\toprule
Model/adapter \\
\midrule
BioMistral (7B) \\
Meditron (7B) \\
Llama 2 (7B) \\
Llama 3 (70B) \\
Mistral Instruct v0.1 (7B) \\
Mixtral (8x22B) \\
Claude 3 Haiku (20240307) \\
Claude 3 Sonnet (20240229) \\
Claude 3 Opus (20240229) \\
Gemini 1.5 Pro (0409 preview) \\
PaLM-2 (Bison) \\
PaLM-2 (Unicorn) \\
MedLM (Medium) \\
MedLM (Large) \\
GPT-3.5 Turbo (0125) \\
GPT-4 Turbo (2024-04-09) \\
GPT-4o (2024-05-13) \\
\bottomrule
\end{tabular}}
\caption{Results for efficiency (medical_scenarios)}
\label{fig:efficiency (medical_scenarios)}
\end{table*}